\begin{table}[ht]
   \center\begin{tabular}{lllllr}
      \hline \hline 
      \rowcolor[gray]{0.95} Caractère & CP1252 & Latin-1 & Latin-9 & MacRoman &Fréquence\\
      \hline
                            é & Ã©      & Ã©     & Ã©      & √© &    16750 \\
      \rowcolor[gray]{0.97} à & Ã       & Ã      & Ã       & √† &    3463 \\
                            è & Ã\"{\ } &Ã\"{\ } & Ãš      & √® &    937 \\
      \rowcolor[gray]{0.97} ê & Ã\up{a} &Ãª      & Ãª      & √™ &    816 \\
                            ç & Ã§      &Ã§      & Ã§      & √ß &    203 \\
      \rowcolor[gray]{0.97} î & Ã®      &Ã®      & Ã®      & √Æ &    120 \\
                            û & Ã»      &Ã»      & Ã»      & √ª &    108 \\
      \rowcolor[gray]{0.97} ô & Ã'      &Ã'      & ÃŽ      & √¥ &    107 \\
                            É & Ã‰      &Ã       & Ã       & √â &  79 \\
      \rowcolor[gray]{0.97} â & Ã¢      &Ã¢      & Ã¢      & √¢ &    67 \\
                            œ & Å“      &Å       & Å       & ≈ì &  60 \\
      \rowcolor[gray]{0.97} ù & Ã\up{1} &Ã\up{1} & Ã\up{1} & √π &    53 \\
                            À & Ã€      &Ã       & Ã       & √Ä &  51 \\
      \rowcolor[gray]{0.97} ï & Ã\up{-} &Ã\up{-} & Ã\up{-} & √Ø &    2 \\
      \hline \hline 
   \end{tabular}
   \caption{\label{diacr} Fréquences absolues des caractères diacrités et ligatures dans 
   le Code pénal. Les élements non rencontrés ne sont pas documentés. Les deux
caractères \frquote{ï} viennent de \frquote{hématopoïétiques} dans l'article 
{\color{rouge}511-5} et de \frquote{typhoïde} dans l'article {\color{rouge}R712-7}.
Les mojibakes sont ceux que l'on obtient en interprétant un texte 
codé en UTF-8 avec le codage donné par le nom de la colonne. \frquote{Latin-1}
correspond à la norme ISO/CEI 8859-1, \frquote{Latin-9} à la norme ISO/CEI 8859-15,
\frquote{CP1252} au jeu de caractères Windows-1252 et \frquote{MacRoman} à celui
utilisé par les systèmes d'exploitation Mac OS avant la version X.
}
\end{table}

